Quintiq file version 2.0
#parent: PanelUserMaximumQuantity/CheckboxHasUserMaximumQuantity
Response OnUserChanged () id:Response_PanelUserMaximumQuantity_CheckboxHasUserMaximumQuantity_OnUserChanged
{
  #keys: '[139394.0.1573962237]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Enable disable components
      Form.OnUserUpdateUI( DropDownListUnit.Data() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
