Quintiq file version 2.0
#parent: PanelUOMBatch/DropDownListUOM
Response OnUserSelectionChanged (
  UnitOfMeasure_MP selection
) id:Response_PanelUOMBatch_DropDownListUOM_OnUserSelectionChanged
{
  #keys: '[135040.0.267999940]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDropDownList_OnUserSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Set UOM name to label for LotSize
      Form.UISetLabelLotSize( false, selection );
      Form.ShowWarning( selection );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
