Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabels (
  String timeunit
) id:Method_DialogCreateEditQuantityCapacity_SetLabels
{
  #keys: '[139394.1.98476461]'
  Body:
  [*
    // uom
    uomName := guard( DataHolderDialogData.Data().Unit().UnitOfMeasureName(), '' );
    EditFieldMinCapacity.Label( Translations::MP_WebDesigner_DialogCreateEditTransportCapacity_MinCapacity( timeunit, uomName ) );
    EditFieldMaxCapacity.Label( Translations::MP_WebDesigner_DialogCreateEditTransportCapacity_MaxCapacity( timeunit, uomName ) );
  *]
}
