Quintiq file version 2.0
Component PanelMaximumDuration
{
  #keys: '[150660.1.727781523]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DurationSelectorMaxDuration id:DurationSelectorMaxDuration_646
    {
      #keys: '[150660.1.727781597]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.DefaultMaxDuration'
        Label: 'Maximum'
        Taborder: 0
        Tooltip: 'Default maximum duration for the transition type.'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 7
  ]
}
