Quintiq file version 2.0
Component PanelMinimumDuration
{
  #keys: '[150660.1.727781521]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DurationSelectorMinDuration id:DurationSelectorMinDuration_623
    {
      #keys: '[150660.1.727781572]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.DefaultMinDuration'
        Label: 'Minimum'
        Taborder: 0
        Tooltip: 'Default minimum duration for the transition type.'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 6
  ]
}
