Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UpdateUoM () id:Method_DialogCreateEditTransitionType_UpdateUoM
{
  #keys: '[150660.1.730897324]'
  Body:
  [*
    // Handle change of uom
    unit := DataHolderSelectedUnit.Data();
    
    EditFieldDefaultMinQty.Label( Translations::MP_CampaignType_TransitionType_Minimum( unit ) );
    EditFieldDefaultMaxQty.Label( Translations::MP_CampaignType_TransitionType_Maximum( unit ) );
  *]
}
