Quintiq file version 2.0
#parent: PanelAdvanced/CheckboxBatchEditSecondaryCapacity
Response OnUserChanged () id:Response_PanelAdvanced_CheckboxBatchEditSecondaryCapacity_OnUserChanged
{
  #keys: '[139394.1.45305903]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Update UI
      Form.OnUserUpdateUI( DropDownStringListTimeUnit.Text(),
                           DropDownListSecondaryUOM.Data() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
