Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method Edit (
  UnitOfMeasure_MP uom
) id:Method_DialogCreateEditUOM_Edit
{
  #keys: '[139394.0.546875647]'
  Body:
  [*
    // Edit uom
    data := shadow( uom );
    
    DataHolderDialogData.Data( &data );
    
    ApplicationMacroPlanner.ShowFormModal( this );
  *]
}
