Quintiq file version 2.0
Component PanelLotSizeCheckbox
{
  #keys: '[135040.0.218368257]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component CheckboxMaximumQuantity
    {
      #keys: '[135040.0.218368369]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.HasMaximumQuantity'
        ShowPadding: false
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component EditFieldMaximumQuantity id:EditFieldMaximumQuantity_424
    {
      #keys: '[135040.0.218368417]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.MaximumQuantity'
        FixedSize: false
        Label: 'Maximum quantity'
        Mask: 'REAL'
        MaxRows: 0
        Taborder: 1
        WordWrap: false
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    MinimumColumns: 10
    MinimumRows: 1
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 1
  ]
}
