Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UISetTooltip () id:Method_DialogCreateEditUnit_UISetTooltip
{
  #keys: '[158498.0.68061699]'
  Body:
  [*
    //Set tooltip
    qtytoprocess := RadioButtonGroupUsingOutputForCapacity.BoundValue();
    
    EditFieldMinimumQuantity.Tooltip( Translations::MP_Designer_DialogCreateEditUnit_MinimumQuantity_Tooltip( qtytoprocess ) );
    CheckboxMaximumQuantity.Tooltip( Translations::MP_Designer_DialogCreateEditUnit_MaximumQuantity_Tooltip( qtytoprocess ) );
    EditFieldMaximumQuantity.Tooltip( Translations::MP_Designer_DialogCreateEditUnit_MaximumQuantity_Tooltip( qtytoprocess ) );
    EditFieldLotSize.Tooltip( Translations::MP_Designer_DialogCreateEditUnit_LotSize_Tooltip( qtytoprocess ) );
  *]
}
