Quintiq file version 2.0
#parent: PanelCapacitySmoothing/RadioButtonGroupIsSmoothCapacityOverAllPeriods
Response OnUserChanged () id:Response_PanelCapacitySmoothing_RadioButtonGroupIsSmoothCapacityOverAllPeriods_OnUserChanged
{
  #keys: '[135040.0.232672726]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebRadioButtonGroup_OnUserChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.UIEnableDisableComponent( false );
    *]
  }
}
