Quintiq file version 2.0
Component PanelTransitionKPIs
{
  #keys: '[148902.0.758640664]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    #child: GaugeKPITransitionTotalDuration
    #child: GaugeKPITransitionDurationPercentage
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 1
  ]
}
