Quintiq file version 2.0
Component PanelQuantityAndTransportCapacities
{
  #keys: '[139394.1.60900969]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component EditFieldDefaultMinCapacityPerDayForUnit
    {
      #keys: '[139394.1.60882804]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'MacroPlan.GlobalParameters_MP.DefaultMinCapacityPerDayForUnit'
        Label: 'Default min capacity per day'
        Mask: 'REAL'
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component EditFieldDefaultMaxCapacityPerDayForUnit
    {
      #keys: '[139394.1.60901079]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'MacroPlan.GlobalParameters_MP.DefaultMaxCapacityPerDayForUnit'
        Label: 'Default max capacity per day'
        Mask: 'REAL'
        Taborder: 1
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 1
    Title: 'Quantity and Transport Capacities'
  ]
}
