Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormDeviationDetection
{
  #keys: '[139394.1.1054062319]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelActions_144
    #child: PanelContent_537
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'FIT_TO_WIDTH'
    MinimumColumns: 50
    Title: 'Deviation Detection'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
