Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method InitializeData () id:Method_FormSafetyStockParameter_InitializeData
{
  #keys: '[136682.2.193827738]'
  Body:
  [*
    // Shadow data
    // Use guard to prevent error when no MacroPlan
    data := guard( shadow( MacroPlan.GlobalParameters_MP() ), shadow( null( GlobalParameters_MP ) ) );
    DataHolderDialogData.Data( &data );
  *]
}
