Quintiq file version 2.0
Component DashboardChartScenarioComparisonUnitCapacity id:DashboardChartScenarioComparisonUnitCapacity_847
{
  #keys: '[139394.0.2086158093]'
  BaseType: 'WebChart'
  Children:
  [
    Component DashboardChartLevelScenarioComparisonUnitCapacity
    {
      #keys: '[139394.0.2086158094]'
      BaseType: 'WebChartLevel'
      Children:
      [
        Component DataExtractorScenarioComparisonUnitCapacity
        {
          #keys: '[139394.0.2086158095]'
          BaseType: 'WebDataExtractor'
          Properties:
          [
            DataType: 'UnitPeriods'
            FixedFilter: 'object.Unit().IsFinite() and object.Unit().HasOwnProcess()'
            Source: 'DataHolderScenarioComparisonUnitPeriods'
            Taborder: 0
            Transformation: 'Elements'
          ]
        }
        Component DashboardChartSeriesScenarioComparisonUnitCapacity
        {
          #keys: '[139394.0.2086158096]'
          BaseType: 'WebChartSeries'
          Properties:
          [
            Label: 'Utilization'
            Subtotal: 'average'
            Taborder: 1
            YScaleDataPath: 'object.UtilizationPercentage()'
          ]
        }
      ]
      Properties:
      [
        ChartColorString:
        [*
          WebChartColor
          {
            WebChartConfigGroup
            {
              Label: 'Series'
            }
            WebChartConfigGroup
            {
              Label: 'MacroPlan.ScenarioName'
              SequenceNr: 1
            }
            WebChartColorEntry
            {
              Label: 'Utilization'
              Color: 'Orange'
              Shape: 'Square'
              Size: 0
              Pattern: 'Solid'
            }
            WebChartColorEntry
            {
              Label: 'Max capacity'
              Color: '$FF0033'
              Shape: 'Square'
              Size: 0
              Pattern: 'Solid'
            }
            WebChartColorEntry
            {
              Label: 'Min capacity'
              Color: '$0099FF'
              Shape: 'Square'
              Size: 0
              Pattern: 'Solid'
            }
          }
        *]
        ChartTypeString:
        [*
          WebChartType
          {
            WebChartConfigGroup
            {
              Label: 'Series'
            }
            Default: 'Bar'
          }
        *]
        Groups: 'StartDate,MacroPlan.ScenarioName'
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 1
    Title: 'Unit capacity utilization'
    TitleYAxis: 'Utilization (%)'
  ]
  ResponseDefinitions:
  [
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_DashboardChartScenarioComparisonUnitCapacity_847_WebMenu_OnClick
    {
      #keys: '[139394.0.2086158091]'
      Initiator: 'WebMenu'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_DashboardChartScenarioComparisonUnitCapacity_847_WebButton_OnClick
    {
      #keys: '[139394.0.2086158092]'
      Initiator: 'WebButton'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
    }
  ]
}
