Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method RefreshDataHolder () id:Method_FormScenarioSummary_RefreshDataHolder
{
  #keys: '[136682.0.1973109257]'
  Body:
  [*
    //Clear data in data holder for refresh
    DataHolderMacroPlan.Data( null( MacroPlan ) );
    DataHolderMacroPlan.Data( MacroPlan );
  *]
}
