Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInterfaceTest/ButtonPullInterfaceDataToIntermediateTable
Response OnClick () id:Response_PanelInterfaceTest_ButtonPullInterfaceDataToIntermediateTable_OnClick
{
  #keys: '[414702.0.459947783]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return not isnull( GlobalOTDTable );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      GlobalOTDTable.SynchronizationAllMappingBrokerAndAPIByOption( CheckboxCustomOrder.Checked(),
                                                                    CheckboxForecast.Checked() );
      
      WebMessageBox::Success( "拉取成功！", true );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
