Quintiq file version 2.0
#parent: PanelMaximum/StringListMaxTimeUnit
Response OnUserSelectionChanged () id:Response_PanelMaximum_StringListMaxTimeUnit_OnUserSelectionChanged
{
  #keys: '[135040.0.274690131]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDropDownStringList_OnUserSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Set TIME UNIT name to label 
      Form.UISetLabelTimeUnitMaximum( false, selection );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
