Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar650/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar650_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[11660.0.763174232]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    feedback :="";
    sanitycheckfeedback :="";
    
    hassafetystockdays := CheckBoxHasUserTarget.Checked() and [Boolean]RadioButtonGroupTarget.BoundValue();
    
    return   SafetyStock::ValidateInput( feedback, sanitycheckfeedback, 
                                         SelectionProduct.Data(),
                                         SelectionStockingPoint.Data(), 
                                         GUIStartDateTimeSelector.DateTime().Date(), 
                                         hassafetystockdays,
                                         ifexpr( hassafetystockdays, ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorTargetInDays.Text(),0.0 ), 0.0 ),
                                         ifexpr( not hassafetystockdays, ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorTargetInQuantity.Text(), 0.0 ), 0.0 ),
                                         Dialog.Data().WrappedInstance(),
                                         true );
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
