Quintiq file version 2.0
#parent: btnStop
Response OnClick () id:Response_LibPTF_pnlTestController_btnStop_OnClick
{
  #keys: '[102890.0.1884835246]'
  Body:
  [*
    // Stop the test execution
    LibPTF_pnlTestController.PTF_StopTestExecution();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    if( not gt.Enabled() )
    {
      feedback := "The test is not running"
    }
    
    return feedback = "";
  *]
}
