Quintiq file version 2.0
#parent: dhStatus
Response OnDataChanged () id:Response_FormCapacityAndSaleBudgeCompare_dhStatus_OnDataChanged
{
  #keys: '[414702.1.383710704]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      if ( guard( this.Data().RunSataus() = 1, false ) ) {
        ButtonCapacityAndSaleBudgeCompare.Enabled( false, "正在运行" );
        Image116.Image( "MEDIA_PLAY_GREEN" );
      } else if ( guard( this.Data().RunSataus() = 0, false ) ) {
        ButtonCapacityAndSaleBudgeCompare.Enabled( true, "正在运行" );
        Image116.Image( "CHECK" );
      } else {
        ButtonCapacityAndSaleBudgeCompare.Enabled( true, "正在运行" );
        Image116.Image( "CHECK" );
      }
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
