Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[113694.1.905828528]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.SetAttributesAfterOnApplyData();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    cf := Dialog.Data().WrappedInstance();
    
    return BaseConversionFactor::ValidateInput( feedback,
                                                sanitycheckfeedback,
                                                cf,
                                                SelectionSourceUnitOfMeasure.Data(),
                                                SelectionTargetUnitOfMeasure.Data(),
                                                ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorFactor.Text() ),
                                                CheckBoxIsProductDependent.Checked(),
                                                SelectionProduct.Data(),
                                                true );
  *]
}
