Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonUpdateExpectedKPIs
Response OnClick () id:Response_FormDashBoardInventoryOptimization_ButtonUpdateExpectedKPIs_OnClick
{
  #keys: '[122872.2.204116118]'
  Body:
  [*
    // Open the run inventory optimization dialog
    dlg := construct( DialogInventoryOptimization );
    dlg.RunInventoryEvalution( this, MacroPlan.DEPRECATED_InventoryOptimization() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    /*return MacroPlan::HasMacroPlan( MacroPlan, feedback ) 
           and Algorithm_MP::IsNotRunningInventoryOptimizationEvaluation( MacroPlan.Algorithm(), feedback )
           and Algorithm_MP::CanEvaluateInventoryOptimization( MacroPlan, feedback );
  *]
}
