Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[124808.1.580529880]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return not isnull( Dialog.Data() )  //the only time Dialog.Data null check is required is when this dlg is opened for view initialization. 
           and PISPSpecification::ValidateInput( feedback,
                                                 sanitycheckfeedback,
                                                 CheckBoxIsOverrideUnitOfMeasurementForProduct.Checked(),
                                                 SelectionUnitOfMeasurement.Data(),
                                                 ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorInputLotSize.Text(), 0.0 ),
                                                 Dialog.Data().WrappedInstance(),
                                                 DataHolderPISP.Data() );
  *]
}
