Quintiq file version 2.0
#parent: chkDebug
Response OnChange () id:Response_dlgEnvironment_chkDebug_OnChange
{
  #keys: '[10278.1.95539969]'
  Body:
  [*
    external [CommandLine]::Instance().SimpleArgument("debug", chkDebug.Checked());
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
