Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentRoutingConfigurator/CustomDrawDataLayerOperationInput
Response OnDrop (
  StockingPoint_MP source,
  OperationInput droptarget
) id:Response_CustomDrawComponentRoutingConfigurator_CustomDrawDataLayerOperationInput_OnDrop_661
{
  #keys: '[113694.2.172453317]'
  Body:
  [*
    // Swap the existing SP of PISP with the new SP.
    droptarget.AssignToStockingPoint( source );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CustomDrawDataLayer_OnDrop'
}
