Quintiq file version 2.0
#parent: ActionBarGroupGeneral/ButtonDoSanityCheck_549
Response OnClick () id:Response_PanelGroupGeneral_ButtonDoSanityCheck_OnClick_593
{
  #keys: '[137862.0.1933627395]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    activescenario := DataHolderActiveScenario.Data();
    return MacroPlan::HasMacroPlan( activescenario, feedback );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Open/close form
      ApplicationMacroPlanner.ToggleSettingsForm( ButtonDoSanityCheck );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
