Quintiq file version 2.0
#parent: ActionBarGroupScenariosSettings/ButtonScenarioSanityCheckParameters
Response OnClick () id:Response_ActionBarGroupScenariosSettings_ButtonScenarioSanityCheckParameters_OnClick
{
  #keys: '[144528.1.1745744223]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    // Disable button if there's no active scenario
    return MacroPlan::HasMacroPlan( DataHolderActiveScenario.Data(), feedback );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Open/close form
      ApplicationMacroPlanner.ToggleSettingsForm( ButtonScenarioSanityCheckParameters );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
