Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderRoutings
Response OnDataChanged () id:Response_ApplicationMacroPlanner_DataHolderRoutings_OnDataChanged
{
  #keys: '[139394.0.1568876723]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Flush dataholder operation input outputs and input groups
      DataHolderOperationInputOutputs.Data().Flush();
      DataHolderOperationInputGroups.Data().Flush();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
