Quintiq file version 2.0
Component PanelCO2Emission
{
  #keys: '[150660.0.1774865210]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component CheckboxBatchCO2
    {
      #keys: '[150660.0.1774865234]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component EditFieldCO2Emission
    {
      #keys: '[150660.0.1774865282]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.CO2Emission'
        Label: 'CO2 emission'
        Mask: 'REAL'
        MaskText: 'The value is incorrect.'
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component LabelCO2Emission
    {
      #keys: '[150660.0.1774865352]'
      BaseType: 'WebLabel'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'MacroPlan.GlobalParameters_MP.DefaultCO2EmissionUoM'
        Taborder: 2
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 1
  ]
}
