Quintiq file version 2.0
#parent: PanelStockingCost/DataHolderSelectedSP
Response OnDataChanged () id:Response_PanelStockingCost_DataHolderSelectedSP_OnDataChanged
{
  #keys: '[145730.1.250713267]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // (Software bug, dropdownlist cannot have response else enabled/disabled will not work)
      // Workaround (Quote RfC here): disabled all response, use DataHolderSelectedSP to source from this dropdownlist
      // and rely on OnDataChanged to replace DropDownList.OnUserChanged (this dataholder will be obsolete once software bug is fixed)
      Form.ChangeOwner( this.Data() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
