Quintiq file version 2.0
Component PanelCapacity id:PanelCapacity_424
{
  #keys: '[139394.1.44056377]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component DropDownStringListTimeUnit
    {
      #keys: '[139394.1.44056378]'
      BaseType: 'WebDropDownStringList'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.TimeUnit'
        Label: 'Time unit'
        Sorting: 'none'
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component EditFieldMinCapacity
    {
      #keys: '[139394.1.44056379]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.MinimumCapacity'
        Mask: 'POSNORMALREAL'
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component EditFieldMaxCapacity
    {
      #keys: '[139394.1.44056380]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.MaximumCapacity'
        Mask: 'POSNORMALREAL'
        Taborder: 2
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Taborder: 2
    Title: 'Capacity'
  ]
}
