Quintiq file version 2.0
#parent: PanelSecondaryCapacity/DropDownListSecondaryUOM
Response OnUserSelectionChanged (
  UnitOfMeasure_MP selection
) id:Response_PanelSecondaryCapacity_DropDownListSecondaryUOM_OnUserSelectionChanged
{
  #keys: '[139394.1.45306110]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDropDownList_OnUserSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Update UI
      Form.OnUserUpdateUI( DropDownStringListTimeUnit.Text(),
                           selection );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
