Quintiq file version 2.0
#parent: ListKPI
Response OnClick () id:Response_ListKPI_OnClick
{
  #keys: '[137862.1.407997436]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebList_OnClick'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Show hide gauge
      ApplicationMacroPlanner.RefreshFormsData();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
