Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderApplicationSelectedPISP
Response OnDataChanged () id:Response_PanelProductPlanning_DataHolderApplicationSelectedPISP_OnDataChanged
{
  #keys: '[136682.2.1137897571]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Reset dataholder
      DataHolderSelectedPISPIPsInProductPlanningMatrix.Data().Flush()
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
