Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormUOM
{
  #keys: '[139394.0.545628124]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: ListUOM
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'SCALES'
    Title: 'Unit of Measurement'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
