Quintiq file version 2.0
#parent: pnlToolbar/btnReset
Response OnClick () id:Response_pnlToolbar_btnReset_OnClick
{
  #keys: '[136398.1.387333496]'
  Body:
  [*
    Form.ResetSnapshotDataholder();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
}
