Quintiq file version 2.0
Component pnlContent
{
  #keys: '[139394.1.114481835]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component EditFieldName
    {
      #keys: '[139394.1.114482007]'
      BaseType: 'WebEditField'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.Name'
        Label: 'Name'
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component MinimumDurationSelector
    {
      #keys: '[156470.0.1090380538]'
      BaseType: 'WebDurationSelector'
      Properties:
      [
        CanBeNegative: false
        DataBinding: 'DataHolderDialogData.Data.MinimumDuration'
        Label: 'Minimum duration'
        MinDuration: P0DT0H0M0S
        Taborder: 1
        Tooltip: 'The minimum continuous duration for this shift pattern to be used on any unit. It is taken into account by the optimizer if shift pattern optimization is enabled.'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 3
  ]
}
