Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method ResetTargets () id:Method_DialogEditAutomaticScaling_ResetTargets
{
  #keys: '[122872.0.2141599576]'
  Body:
  [*
    // Resets all targets to their default value
    Dialog.EditorTargetLogMinBound().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMinBound ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMaxBound().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMaxBound ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMinOptValue().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMinOptValue ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMaxOptValue().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMaxOptValue ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMinRHS().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMinRHS ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMaxRHS().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMaxRHS ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMinCoeff().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMinCoeff ) ) );
    Dialog.EditorTargetLogMaxCoeff().Text( ApplicationLibMacroPlanner.FormatRealToString( defaultvalue( AlgorithmScaling, TargetLogMaxCoeff ) ) );
  *]
}
