Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[145730.0.1962050709]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    KPISetting::ValidateInput( feedback,
                               ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMax.Text(), 0.0 ),
                               ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMin.Text(), 0.0 ),
                               ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efMediumThreshold.Text(), 0.0 ),
                               ApplicationMacroPlanner.FormatStringToReal( efHighThreshold.Text(), 0.0 ) )
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Save KPI settings changes
      Form.OnOk();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
