Quintiq file version 2.0
#parent: ListSnapshot/DataHolderSnapshotFromIteration
Response OnDataChanged () id:Response_ListSnapshot_DataHolderSnapshotFromIteration_OnDataChanged
{
  #keys: '[139596.4.993468963]'
  Body:
  [*
    if( this.Data().Size() > 0 )
    {
      DataHolderSnapshot.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorRun, false );
    }                                                                        
    else
    {
      DataHolderSnapshot.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorRun, true );
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
