Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[414702.0.373821479]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.ApplyChanges();
      
      data := DataHolderDialogData.Data().WrappedInstance();
      if ( isnull( data ) ) {
        GlobalOTDTable.CapacityAllocationResultsRuleConfiguration( relnew,
                                                                   PanelMaterialCode  := efPanelMaterialCode.Text(),
                                                                   ModuleMaterialCode := efModuleMaterialCode.Text(),
                                                                   Division           := efDivision.Text(),
                                                                   StockingPointID    := efStockingPointID.Text()
                                                                  );
      } else {
        data.Delete();
        GlobalOTDTable.CapacityAllocationResultsRuleConfiguration( relnew,
                                                                   PanelMaterialCode  := efPanelMaterialCode.Text(),
                                                                   ModuleMaterialCode := efModuleMaterialCode.Text(),
                                                                   Division           := efDivision.Text(),
                                                                   StockingPointID    := efStockingPointID.Text()
                                                                  );
      }
      
      
      Form.Close();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
