Quintiq file version 2.0
#parent: List752/DataHolderKPIS
Response OnDataChanged () id:Response_List752_DataHolderKPIS_OnDataChanged
{
  #keys: '[145136.0.30056330]'
  Body:
  [*
    Form.GenerateInstances();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
