Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetDaemonFrequency () id:Method_LibOpt_DialogOptimizerRunController_SetDaemonFrequency
{
  #keys: '[141860.4.266842817]'
  Body:
  [*
    frequency := this.GUIDurationSelectorDaemonInvalidRuns().Duration();
    LibOpt_OptimizerRunController.UpdateDaemonFrequency( frequency, LibOpt_OptimizerRunController::NameAbortUnalignedControllerRuns() );
  *]
}
