Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentContainer
Response OnSelectionChanged () id:Response_CustomDrawComponentContainer_OnSelectionChanged_560
{
  #keys: '[139164.4.257555823]'
  Body:
  [*
    set := construct( LibOpt_Components );
    DataHolderSelected.Data( & set );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CustomDrawComponent_OnSelectionChanged'
}
