Quintiq file version 2.0
#parent: ListUnitOfMeasurement
Response OnClick (
  UnitOfMeasure_MP selection
) id:Response_ListUnitOfMeasurement_MenuEdit_OnClick
{
  #keys: '[11518.0.212416065]'
  Body:
  [*
    // Edit a unit of measurement
    dlg := construct( DialogCreateEditUnitOfMeasure );
    dlg.EditUnitOfMeasure( selection, this );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListUnitOfMeasurement/Responsedef_ListUnitOfMeasurement_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuEdit'
  UserRequiresReadWrite: true
}
