Quintiq file version 2.0
Component ListOperationBOM
{
  #keys: '[414702.1.37625082]'
  BaseType: 'WebList'
  Children:
  [
    Component DataExtractorOperationBOM
    {
      #keys: '[414702.1.37625083]'
      BaseType: 'WebDataExtractor'
      Properties:
      [
        DataType: 'GlobalOTDTable'
        Source: 'GlobalOTDTable'
        Taborder: 0
        Transformation: 'Global_MappingOperationBOM'
      ]
    }
    #child: listActionBarPageOperationBOM
    Component DataSetLevelOperationBOM
    {
      #keys: '[414702.1.37625088]'
      BaseType: 'WebDataSetLevel'
      Children:
      [
        #child: listContextMenuOperationBOM
      ]
      Properties:
      [
        Columns: '[{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"AlternativeMaterialCode","title":"AlternativeMaterialCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"AlternativeMaterialCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"AlternativeMaterialType","title":"AlternativeMaterialType","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"AlternativeMaterialType"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"AlternativeMaterialUnit","title":"AlternativeMaterialUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"AlternativeMaterialUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"AlternativeRate","title":"AlternativeRate","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"AlternativeRate"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"BusinessType","title":"BusinessType","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"BusinessType"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentCode","title":"ComponentCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ComponentCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentDescription","title":"ComponentDescription","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ComponentDescription"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentOutputRate","title":"ComponentOutputRate","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ComponentOutputRate"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentType","title":"ComponentType","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ComponentType"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentUnit","title":"ComponentUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ComponentUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ComponentUnitDescription","title":"ComponentUnitDescription","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ComponentUnitDescription"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"DescriptionOfAlternativeMaterial","title":"DescriptionOfAlternativeMaterial","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"DescriptionOfAlternativeMaterial"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"DescriptionOfAlternativeMaterialUnits","title":"DescriptionOfAlternativeMaterialUnits","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"DescriptionOfAlternativeMaterialUnits"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"IsLinkedWithFinishedGood","title":"IsLinkedWithFinishedGood","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"IsLinkedWithFinishedGood"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"MaterialSystem","title":"MaterialSystem","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"MaterialSystem"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"OrganCode","title":"OrganCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"OrganCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ProcessSection","title":"ProcessSection","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ProcessSection"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ProductCode","title":"ProductCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ProductCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ProductDescribe","title":"ProductDescribe","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ProductDescribe"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ProductType","title":"ProductType","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ProductType"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ProductUnitDescription","title":"ProductUnitDescription","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ProductUnitDescription"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"SubstitutionRelationship","title":"SubstitutionRelationship","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"SubstitutionRelationship"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"UnitOfMeasureName","title":"UnitOfMeasureName","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"UnitOfMeasureName"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"UnitUsageOfComponents","title":"UnitUsageOfComponents","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"UnitUsageOfComponents"}}]'
        ContextMenu: 'listContextMenuOperationBOM'
        Taborder: 2
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 0
  ]
}
