Quintiq file version 2.0
#parent: mbMainMenu/MenuRunTestLibDEFDataRepository
Response OnClick () id:Response_mbMainMenu_MenuRunTestLibDEFDataRepository_OnClick
{
  #keys: '[122752.0.409217394]'
  Body:
  [*
    LibDEF_DataRepository.Test();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_Menu_OnClick'
}
