Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar1/ButtonResetStatus
Response OnClick () id:Response_Toolbar1_ButtonResetStatus_OnClick
{
  #keys: '[134266.0.663277321]'
  Body:
  [*
    // Reset the status of the steps
    DMF_ConvertorDataset.ResetStatus();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
}
